Rubrik 1
Rubrik 2
Mellanrubrik
Everum dolenet rerfero ritatempore, cuptatum etum es sitae cuptibustem rerum.
Lista
Bildinfo

Instruktioner
Du kan släcka och tända olika lager för att se instruktioner, stödlinjer, sidhuvud, sidfot och text och bild.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan i instruktionslagret. Om du inte ser dem, välj normalt läge längst ned i verktygspaletten.
För exempel på layout samt inspiration, se den grafiska manualen på goteborg.se/grafiskprofil.

goteborg.se

Instruktioner utfal
Du kan släcka och tända olika lager för att se instruktioner, stödlinjer, sidhuvud, sidfot och text och bild.
Instruktionstexterna ligger utanför sidan i instruktionslagret. Om du inte ser dem, välj normalt läge längst ned i verktygspaletten.
För exempel på layout samt inspiration, se den grafiska manualen på goteborg.se/grafiskprofil.

Göteborgs Stad som huvudman tillsammans med andra avsändare
Logotyper ska ligga till vänster med text som beskriver samarbetet.
Storleken på samarbetspartners logotyper ska i varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp.
Om det är många samarbetspartners går det bra att skriva ut namnen på dessa i text i stället för att använda logotyperna.
Vid flersidiga format kan samabetspartners logotyper istället placeras på baksidan eller på en insida i inlagan, med text som beskriver samarbetet.

I samarbete med:

LOGOTYP

Göteborgs Stad tillsammans med  likvärdiga avsändare
Parternas logotyper placeras tillsammans bredvid varandra i sidfot, från höger till vänster.
Likvärdiga avsändares logotyper ska  vara jämbördiga avseende storlek och placering.
Vid logotyperna kan du skriva projektets eller verksamhetens namn.